Title: Requerimientos tecnológicos
Course: Plantilla - Semana Tec Digital

Hardware necesario

- Cámara web (integrada o separada)
- Audífonos y micrófono de diadema o manos libres
- Tarjeta de sonido
- Memoria RAM 1GB o superior
- Procesador 2GHz
- Tarjeta de red Ethernet
- Disco duro mínimo 80 GB
- Resolución de pantalla de 800x600 pixeles
- Velocidad de conexión se recomienda una velocidad de 512kbps sobre una conexión ADSL

Software necesario

- Sistema operativo:
  - Windows 7 o superior (usuarios de Windows 10 necesitan descargar Windows 10 Anniversary Update para la entrega de tareas a través de Canvas)
  - Mac OSX 10.6 o superior
  - Linux - chromeOS
- Navegadores soportados:
  - Google Chrome 73 y 74
  - Internet Explorer 11 y Edge 42 y 44(Solo Windows)
  - Safari 11 y 12 (Solo Mac)
  - Firefox 65 y 66 (Versiones extendidas no son soportadas)
Desde dispositivos móviles los navegadores soportados son:
  - iOs:
    - Safari
    - Chrome
    - Photon Flash Player
  - Android
    - Internet
    - Firefox
    - Chrome
- JavaScript debe estár habilitado para el funcionamiento de Canvas.
- Zoom para versión web (PC o MAC)
Opcional: Zoom versión móvil (Solo recomendable en casos excepcionales. La mejor experiencia la tendrás con la versión web.)
- App de Canvas*
*Solo recomendable en casos excepcionales. La mejor experiencia la tendrás con la versión web.
- Microsoft Office 2003 o superior
- Acrobat Reader
- Winzip, JZip o PowerArchiver (para comprimir y descomprimir archivos)
- Java (última actualización)
- Flash 20 y 21 (utilizado para la carga de archivos en Canvas, grabación y visualización de audios y videos)
- Antivirus actualizado

Más información en

- Navegadores soportados y flash
- Especificaciones básicas computadora
- Especificaciones para aplicación móvil